Title: Examen Artículo 22 constitucional

La pena de muerte está permitida en nuestro país.

Q: La pena de muerte está permitida en nuestro país.
A: false

La obligación de respetar los derechos humanos establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano.

Q: La obligación de respetar los derechos humanos establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano.
A: true

La confiscación de bienes es sinónimo de decomiso de bienes.

Q: La confiscación de bienes es sinónimo de decomiso  de bienes.
A: false

En una investigación sobre delincuencia organizada, procede la extinción de dominio.

Q: En una investigación sobre delincuencia organizada, procede la extinción de dominio.
A: true

Como consecuencia de la pena de prisión, se suspenden derechos como:

Q: Como consecuencia de la pena de prisión, se suspenden derechos como:
- Derechos humanos
- Derechos electorales (correct)
- Garantías individuales
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!

Los bienes que respectan a la extinción de dominio son bienes de carácter:

Q: Los bienes que respectan a la extinción de dominio son bienes de carácter:
- Patrimonial (correct)
- Final
- Civil
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!

La extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, derivado de un proceso penal pero este será civil y tendrá como objeto la pérdida de derechos de ciertos bienes que tengan relación con algún hecho delictuoso.

Q: La extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, derivado de un proceso penal pero este será civil y tendrá como objeto la pérdida de derechos de ciertos bienes que tengan relación con algún hecho delictuoso.
A: true

La pena es proporcional cuando esta va más allá de la persona o de los bienes del delincuente, ya que afectan a la familia o al patrimonio de terceros.

Q: La pena es proporcional cuando esta va más allá de la persona o de los bienes del delincuente, ya que afectan a la familia o al patrimonio de terceros.
A: false

La pena ________se entenderá como las que están prohibidas por ser penas “inhumanas, crueles, infamantes y excesivas o porque no persigue los fines de la penalidad.

Q: La pena ________se entenderá como las que están prohibidas por ser  penas “inhumanas, crueles, infamantes y excesivas o porque no persigue los fines de la penalidad.
- Trascendental
- Proporcional
- Inusitada (correct)
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!

El Órgano jurisdiccional al establecer la cuantía de la pena debe atender al principio de:

Q: El Órgano jurisdiccional al establecer la cuantía de la pena debe atender al principio de:
- Proporcionalidad (correct)
- Legalidad
- Economía
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!