Title: Examen Gestión de recursos gubernamentales

GRP traducido al español significa “Planeación de Recursos Gubernamentales”

Q: GRP traducido al español significa “Planeación de Recursos Gubernamentales”
A: true

La diferencia entre los sistemas de planeación ERP y GRP, es que el primero está orientado a empresas y el segundo está orientado a entidades gubernamentales.

Q: La diferencia entre los sistemas de planeación ERP y GRP, es que el primero está orientado a empresas y el segundo está orientado a entidades gubernamentales.
A: true

En la actualidad los sistemas para GRP solo se pueden llevar a mano y todo por escrito.

Q: En la actualidad los sistemas para GRP solo se pueden llevar a mano y todo por escrito.
A: false

Las áreas en las que se centra la planeación de los recursos gubernamentales son: procesos, manejo de información, tecnología e integración, gestión, manejo de datos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Q: Las áreas en las que se centra la planeación de los recursos gubernamentales son: procesos, manejo de información, tecnología e integración, gestión, manejo de datos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental
A: false

Sin título Drag Text

Arrastre las palabras a los cuadros correctos

Q: Menciona dos ejemplos de software utilizados para los sistemas GRP [...]
Menciona tres elementos transversales que implementa el Estado mexicano para cumplir con un estándar GRP
[...]
¿Qué es el Registro Único de Proveedores y Contratistas?
[...]
¿Qué objeto tiene la Ley General de Contabilidad Gubernamental?
[...]
A: EGOB y APPLICATION HOSTING; El Registro Único de Proveedores y Contratistas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el SICE o sistema de información de comercio exterior; Es el registro encargado de clasificar la información de los proveedores y contratistas con la Administración Pública Federal; Su objeto es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!

CONAC significa…

Q: CONAC significa…
- Consejo Nacional de Armonización Contable (correct)
- Comisión Nacional de Armonización Financiera
- Consejo Nacional de Armonización Financiera
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!

Un sistema GRP es…

Q: Un sistema GRP es…
- Es un sistema integral de gestión para satisfacer las necesidades y requerimientos de una empresa
- Es un sistema integral de gestión para satisfacer las necesidades de Organizaciones del Sector Público (correct)
- Es un sistema de gestión integral de gestión que busca llevar la contabilidad de los entes públicos.
Feedback (0 to 69%): Intenta nuevamente
Feedback (70 to 100%): ¡Muy bien!