Title: Anatomía ocular de los vertebrados

Fascia ocular

Sin título Text

Es una membrana músculo membranosa que encierra al ojo, consta de músculos, vasos, nervios y grasa retrobulbar.

- Túnica fibrosa: que comprende la esclerótica y la córnea
- Esclerótica: forma la capa externa del ojo que ocupa 4/5 pares es opaca generalmente blanca, aunque en algunas especies es gris o azul debido a células pigmentadas. Aquí se insertan los músculos oculares. Unida al coroides (capa vascular)

Córnea

Sin título Text

Forma la parte exterior del ojo y consta de 1/5 parte de la capa fibrosa, es transparente, incolora y avascular. Presenta capas.

- Túnica vascular: Es la capa intermedia que componen al ojo y comprende tres partes:

Coroides

Sin título Text

Es una membrana delgada que asienta entre la esclerótica y la retina. La superficie interna está en contacto con la capa de células pigmentadas de la retina.

Cuerpo ciliar

Sin título Text

Este consiste en un anillo elevado provisto de crestas que convergen hacia el cristalino. Desempeña un papel importante en el acomodo, nutrición del segmento anterior y secreción de humor acuoso. Es la parte que conecta a la coroides con la periferia del iris

Iris

Sin título Text

Está suspendido entre la córnea y el cristalino. Es un anillo aplanado de tejido que está adherido en su periferia a la esclerótica y al cuerpo ciliar. La apertura que se localiza en su centro se conoce como pupila. Regula la entrada de la luz al ojo.

- Túnica nerviosa: También llamada retina, membrana que se extiende en la parte más interna del ojo desde donde la papila óptica hasta la parte interna del iris. Contiene las células. receptoras sensitivas a la luz. Membrana que se extiende en la parte más interna del ojo desde donde la papila óptica hasta la parte interna del iris se divide en tres porciones.

Retina

Sin título Text

Es una prolongación del cerebro, al cual permanece conectado por el nervio óptico. Tiene forma de copa hueca que tapiza a la coroides, para terminar en el borde pupilar. Solo dos tercios contienen células receptoras debido a que solo esta parte recibe luz, y el otro tercio es ciego

- Cristalino: Es una estructura sólida y elástica para cambiar de forma. Está biconvexo con dos polos: uno anterior y otro posterior y su función es refractar la luz que entra por la pupila y enfocar en la retina.