Title: Categorías de la marcha

Normal

Sin título Text

Se considera normal cuando el infante presenta pasos adecuados, simetría y normalidad en los movimientos de brazos y piernas, así como un ciclo de la marcha adecuado.

Anormal

Sin título Text

Se considera anormal cuando el niño muestra ausencia de pasos adecuados, falta de simetría y/o movimientos anormales en brazos y/o piernas, así como un ciclo de la marcha inadecuado.