Title: Examenes básicos de laboratorio

Clasificación de los análisis de laboratorio

Análisis celular y químico

Tabla 1. Estudios de laboratorio de tipo celular y químico.
ANÁLISIS CELULAR Y QUÍMICO
Nombre del estudio | Clasificación
Amniocentesis |
Análisis de sangre
– Conteo de glóbulos
  – Tipificación de sangre
  – Aspiración de médula ósea
  – Floculación de cefalina-colesterol
  – Análisis de enzimas
  – Prueba de tolerancia a la epinefrina
  – Prueba de tolerancia a la glucosa
  – Hematocrito
  – Análisis de sangre inmunológico
  – Aclaramiento de inulina
  – Prueba serológica
  – Turbidez del timol
Análisis de fluido gástrico |
Prueba de función renal |
Pruebas de función hepática |
Punción lumbar |
Prueba de malabsorción |
Prueba de Papanicolaou |
Prueba de fenolsulfonftaleína |
Prueba de embarazo |
Prueba prenatal |
Prueba de yodo unido a proteínas |
Prueba de sífilis |
Toracocentesis |
Prueba de función tiroidea |
Prueba de toxicología |
Análisis de orina/uroscopia |

Diagnóstico por imagen

Tabla 2. Estudios de laboratorio de tipo diagnóstico por imagen.
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Nombre del estudio | Clasificación
Angiocardiografía |
Angiografía | – Angiografía cerebral
Escaneo cerebral | – Ecoencefalografía – Magnetoencefalografía – Neumoencefalografía
Colecistografía |
Ecocardiografia |
Colangiopancreatoscopia retrógrada endoscópica |
Gammagrafía de ventilación/perfusión pulmonar |
Imagen de resonancia magnética
– Resonancia magnética cardíaca
  – Imagen de resonancia magnética
     funcional
  – Espectroscopia de resonancia
     magnética
Mamografía |
Mielografía |
Prueba prenatal |
Tomografía
– Tomografía computarizada
  – Tomografía de emisión de
     positrones
  – Tomografía computarizada por
     emisión de fotón único
Ultrasonido |
Urografía |

Análisis celular y químico

Examen físico y visual

Tabla 3. Estudios de laboratorio de tipo examen físico y visual.
EXAMEN FÍSICO Y VISUAL
Nombre del estudio | Clasificación / Medición
Auscultación |
Autopsia |
Broncoscopia |
Cateterización cardiaca |
Colposcopia |
Prueba de pene |
Endoscopia |
Esofagogastroduodenoscopia |
Examen ginecológico |
Laparoscopia |
Mediastinoscopia |
Nasofaringolaringoscopia |
Palpación |
Percusión |
Prueba de rubin |
Análisis de semen |
Prueba cutánea | – Prueba de parche – Prueba de Schick – Prueba de tuberculina
Examen toxicológico |
Uroscopia |

Pruebas genéticas

Tabla 4. Estudios de laboratorio de tipo prueba genética y medición.
PRUEBAS GENÉTICAS
Nombre del estudio | Clasificación / Medición
Prueba de complementación | Balistocardiografía
Hibridación in situ fluorescente | Electrocardiografía
Diagnóstico de preimplantación genética | Electroencefalografía
 | Electromiografía
 | Punción lumbar
 | Espectroscopia de resonancia magnética
 | Fonocardiografía
 | Prueba de función pulmonar
 | Análisis de semen