Title: Complicaciones de la diabetes tipo 1

La hipoglucemia

Sin título Text

(Nivel bajo de azúcar en sangre) puede ocurrir rápidamente y debe tratarse pronto. La mayoría de las veces es causada por demasiada insulina, esperar demasiado para una comida o un refrigerio, no comer lo suficiente o realizar una actividad física adicional.

Si se tienen niveles bajos de azúcar en sangre varias veces a la semana, se debe hablar con el médico para ver si es necesario cambiar el tratamiento.

La cetoacidosis diabética (CAD)

Sin título Text

Es una complicación grave de la diabetes que puede poner en peligro la vida. La cetoacidosis diabética se desarrolla cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar en la sangre ingrese a las células para usarla como energía. El azúcar en sangre muy alto y los niveles bajos de insulina provocan CAD. Las dos causas más comunes son la enfermedad y la falta de inyecciones de insulina. Es menester hablar con el médico y asegurarse de comprender cómo se puede prevenir la CAD y cómo tratarla si es necesario.