Title: Componentes esenciales del equilibrio

Equilibrio estático

Sin título Text

Se localiza en el urticario y el sáculo, situados en el centro del oído interno, junto a la cóclea. Estas estructuras están llenas de cristales que, al moverse o sacudirse, estimulan las células ciliadas en el epitelio del urticario y el sáculo.

Esto proporciona información inmediata al cerebro sobre la posición de la cabeza y detecta movimientos repentinos, como giros, aceleraciones o frenadas con respecto al cuerpo, permitiéndonos determinar la orientación vertical.

Equilibrio dinámico

Sin título Text

Se encuentra en los conductos semicirculares, que son tres para detectar los tres planos de equilibrio de la posición de la cabeza en relación con el plano medio del cuerpo. Estos conductos cuentan con dilataciones llamadas ampollas y células ciliadas en su interior. Detectan movimientos de la cabeza en tres planos diferentes.

Cuando la cabeza gira o se inclina, la perilinfa en los conductos se mueve y estimula las células ciliadas, que a su vez envían información al cerebelo y al cerebro para informar sobre la posición de la cabeza.