Title: Conformación interna del ojo

Esclera

Sin título Text

Esta membrana externa, también conocida como la parte blanca del ojo, le da forma al ojo y es sensible a la presión. La esclera es opaca y no permite la filtración de luz.

Córnea

Sin título Text

Esta lente convexa, ubicada en la parte frontal del ojo, se extiende desde la esclera y se vuelve transparente para permitir el paso de la luz hacia el interior del ojo.

Iris

Sin título Text

El iris es el tejido de color en el ojo y contiene la pupila en su centro.

Pupila

Sin título Text

La pupila es el orificio por donde entra la luz a la retina. Se contrae en presencia de luz intensa y se dilata en ambientes con poca luz.

Cristalino

Sin título Text

Esta lente biconvexa, situada detrás del iris, se encarga de enfocar la luz y varía su curvatura para adaptarse a la distancia de los objetos, lo que se conoce como capacidad de acomodación.

Retina

Sin título Text

La retina es una membrana fotosensible que cubre el interior del ojo y contiene fotorreceptores. Su función principal es convertir las imágenes en señales eléctricas que se envían al cerebro a través del nervio óptico.

Los fotorreceptores se dividen en conos, responsables de la percepción del color y los detalles finos, y bastones, encargados de la detección del movimiento, brillos y sombras, así como de la orientación espacial.