Title: Control de salud cardiaca en hombres

Controles de la presión arterial

Sin título Text

Cada dos años si la presión arterial del paciente es normal, tiene menos de 40 años y no hay antecedentes familiares de presión arterial alta. Por otra parte, el control debe hacerse anualmente si el individuo tiene más de 40 años, su presión arterial es alta o tiene antecedentes personales o familiares de presión arterial alta, accidente cerebrovascular o ataque cardíaco.

Los análisis de sangre

Sin título Text

Controlan los niveles de colesterol (bueno y malo) y los  niveles de triglicéridos, entre otras cosas. Los niveles altos pueden indicar un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Se recomienda hacer un análisis de sangre: una vez cada cinco años si el paciente tiene más de 45 años y el riesgo de enfermedad cardíaca es normal o todos los años a partir de los 40 si se tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad cardíaca y tiene antecedentes familiares de la misma.

Pruebas de obesidad

Sin título Text

El sobrepeso es un factor de riesgo significativo para muchas afecciones de salud, incluidas las enfermedades cardíacas y la diabetes. Es necesario solicitar al médico que revise el índice de masa corporal (IMC) y la medida de la cintura: cada dos años si el individuo tiene menos de 40 años o cada año si tiene más de 40.