Title: Controles de salud específicos

Sin título Text

Controles de salud específicos

Sin título Text

Control de diabetes

Sin título Text

Una prueba común para la diabetes es la prueba del nivel de azúcar en sangre en ayunas. Esto implica medir la cantidad de glucosa en la sangre después de no haber ingerido alimentos durante ocho horas. Dependiendo del nivel de riesgo, se deberá hacer la prueba cada uno a tres años.

Sin título Text

Las mujeres tiene un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 si tienen:

- Más de 45 años y es obesa (IMC superior a 30)
- Diabetes gestacional durante un embarazo
- Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
- Antecedentes familiares de diabetes

Sin título Text

Control de cáncer de mama

Sin título Text

Cuanto antes se detecte el cáncer de mama, mayores serán sus posibilidades de curación. Los cánceres de mama pequeños tienen menos probabilidades de propagarse a los ganglios linfáticos y órganos vitales como los pulmones y el cerebro. Si la paciente tiene entre 20 y 30 años, algunos expertos recomiendan realizar un examen de los senos como parte del chequeo con una regularidad de uno a tres años.

Es posible que se necesiten exámenes de detección más frecuentes si se tienen factores de riesgo adicionales. En este caso, la mujer debe realizarse un estudio de mamografía, la cual es una radiografía de su seno para verificar si se está desarrollando cáncer de seno.

Sin título Text

En mujeres con riesgo bajo o promedio de cáncer de mama, se recomienda una mamografía cada dos años entre las edades de 50 y 74. Es posible que se aconsejen pruebas más tempranas y frecuentes en función de los antecedentes personales y familiares de cáncer de mama.

Sin título Text

Control de cáncer uterino

Sin título Text

El cáncer de cuello uterino es fácil de prevenir. El cuello uterino es un pasaje estrecho entre el útero (donde crece el bebé) y la vagina (el canal del parto). El médico puede usar pruebas de Papanicolaou o pruebas de VPH para realizar la detección. Las pruebas de Papanicolaou detectan células anormales en el cuello uterino, que se pueden extirpar antes de que se conviertan en cáncer. La principal causa de cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano (VPH), un tipo de ETS.

Sin título Text

La prueba de Papanicolaou es una prueba de detección del cáncer de cuello uterino. Las mujeres deben comenzar las pruebas de detección a los 21 años. Después de eso, se recomiendan las pruebas posteriores cada tres años, siempre que la mujer tenga un sistema inmunológico saludable.

Después de los 30 años, se recomienda la prueba de Papanicolaou una vez cada cinco años, hasta los 65 años. Después de los 65 años, la mayoría de las mujeres ya no requieren una prueba de Papanicolaou.

Sin título Text

Las vacunas no protegen contra todas las cepas del VPH que causan cáncer y no todos los cánceres de cuello uterino comienzan con el VPH. Por lo tanto, la detección de rutina del cáncer de cuello uterino sigue siendo importante.

Sin título Text

Control de cáncer colorrectal

Sin título Text

El cáncer colorrectal es la segunda causa más común de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón. La mayoría de los cánceres de colon provienen de pólipos (masas anormales) que crecen en el revestimiento interno del intestino grueso.

Los pólipos pueden ser cancerosos o no. Si es así, el cáncer se puede diseminar a otras partes del cuerpo. La extirpación temprana de los pólipos, antes de que se vuelvan cancerosos, puede ayudar en la prevención.

Sin título Text

Una colonoscopia es una prueba de detección común para el cáncer colorrectal. Mientras se está levemente sedado, un médico inserta un pequeño tubo flexible equipado con una cámara en su colon.

Si encuentran un pólipo, a menudo pueden extirparlo en ese momento. Otro tipo de prueba es una sigmoidoscopia flexible, que examina la parte inferior del colon. Si se tiene un riesgo promedio, la detección generalmente comienza a los 50 años.

Sin título Text

Control ocular

Sin título Text

La vista tiende a deteriorarse con la edad. Por ello, se recomienda que todas las mujeres se sometan a un examen de salud ocular para detectar glaucoma antes de los 40 años (el glaucoma es una afección ocular grave caracterizada por una alta presión de líquido dentro del globo ocular).

Sin título Text

Se recomienda que todas las mujeres con antecedentes familiares importantes de glaucoma (parientes de primer grado) se realicen su primer examen de salud ocular entre 5 y 10 años antes de la edad en la que su pariente desarrolló glaucoma.

Si no se encuentra glaucoma, se aconseja que las mujeres se sometan a controles periódicos de salud ocular a partir de los 40 años.

Sin título Text

Las mujeres con mayor riesgo de glaucoma incluyen a aquellas:

- Con un fuerte historial familiar de glaucoma
- De ascendencia africana, asiática y caucásica

Sin título Text

Las mujeres con mayor riesgo de glaucoma incluyen a aquellas de 50 años o más con:

Sin título Text

- Diabetes
- Miopía
- Lesión ocular previa
- Alta presión sanguínea
- Uso de esteroides a largo plazo
- Migraña y vasoespasmo periférico

Sin título Text

Asimismo, se sugiere que las mujeres de entre 50 y 65 años se sometan a un examen general de la vista cada dos años y las mujeres mayores de 65 años una vez al año.

Sin título Text

Control de densidad ósea

Sin título Text

La osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan frágiles.

Esto sucede cuando pierden minerales (como el calcio) más rápidamente de lo que el cuerpo puede reemplazarlos. Los huesos se vuelven menos densos, pierden fuerza y ​​se rompen más fácilmente.

Sin título Text

Una prueba de densidad ósea ayuda a determinar la salud de los huesos. En la imagen se muestra un ejemplo de un hueso sano (a la izquierda) y un hueso con osteoporosis (a la derecha).

Sin título Text

HUESO SANO

Sin título Text

HUESO CON OSTEOPOROSIS

Sin título Text

La prueba de densidad ósea se indica con mayor frecuencia cuando las mujeres tienen:

- Osteoporosis o preocupaciones sobre la osteoporosis (como antecedentes familiares).
- Factores de riesgo para la osteoporosis que incluyen una complexión delgada, menopausia precoz, etapas prolongadas sin periodos menstruales cuando es más joven,
tener más de 70 años y uso prolongado de medicamentos con cortisona.
- Deformidad espinal con postura encorvada.
- Fractura previa causada por un traumatismo menor, por ejemplo, una caída desde una altura de pie.

Sin título Text

La prueba de densidad ósea usa una exploración especial para determinar qué tan débil o fuerte es la densidad ósea. Los huesos débiles pueden significar que se tiene riesgo de contraer osteoporosis.

El examen de detección de osteoporosis y las gammagrafías de densidad ósea deben comenzar alrededor de los 65 años. Pueden comenzar antes en determinadas afecciones médicas.

Sin título Text

Detección de cáncer de piel

Sin título Text

Hay varios tipos de cáncer de piel y el tratamiento temprano puede ser eficaz para todos. El más peligroso es el melanoma que afecta a las células que producen el color de la piel de una persona.

A veces, las personas tienen un riesgo heredado de este tipo de cáncer, lo que puede aumentar con la sobreexposición al sol. Las células basales y las células escamosas son cánceres de piel comunes no melanomas.

Sin título Text

Es importante estar atento a cualquier cambio en las marcas de la piel, incluidos lunares y pecas. Resulta útil prestar atención a los cambios en su forma, color y tamaño.

Algunos expertos sugieren que la piel también sea revisada por un dermatólogo u otro profesional de la salud durante los exámenes físicos regulares.

Sin título Text

Examen pélvico

Sin título Text

Se puede realizar con o sin una prueba de Papanicolaou. Un examen pélvico examina la vagina, el cuello uterino y la vulva en busca de signos de una infección de transmisión sexual (ITS) u otras afecciones.

Sin título Text

Inmunizaciones en mujeres

Sin título Text

Se recomienda que las mujeres jóvenes se vacunen contra el virus del papiloma humano (VPH) antes de volverse sexualmente activas para prevenir el cáncer de cuello uterino.

De igual manera, es necesario verificar que las vacunas infantiles estén actualizadas y, si es necesario, la aplicación de refuerzos, como la vacuna para el tétanos.

[Image: g]

Sin título Text

Se recomienda vacunarse contra la influenza si la paciente:

- Tiene más de 65 años.
- Está embarazada, especialmente en el último trimestre porque el bebé también estará protegido.
- Tiene una enfermedad crónica como asma grave o diabetes.