Title: El continuum

Tendinopatía reactiva

Sin título Text

Se presenta cuando el tendón se somete a cargas superiores a su capacidad de tolerancia, lo que provoca dolor en el paciente.

Tendinopatía degenerativa

Sin título Text

Ocurre cuando el tendón se ha adaptado a cargas excesivas, lo que resulta en un engrosamiento sin inflamación. En estos casos, no se presentan síntomas.

Tendinopatía reactiva degenerativa

Sin título Text

Se da cuando un paciente, que previamente había experimentado una tendinopatía, vuelve a someterse a cargas excesivas en un lapso menor de 6 meses.