Title: El diagnóstico de diabetes en el adulto mayor

Glucosa en ayuno

Sin título Text

(Ayuno de al menos 8 horas): mayor o igual a 126 mg/dl.

Glucosa 2 horas después

Sin título Text

De una prueba de tolerancia oral a la glucosa: mayor o igual a 200 mg/dl.

Hemoglobina glucosilada

Sin título Text

(HbA1c): mayor o igual a 6.5%.

Glucosa al azar mayor o igual a 200 mg/dl

Sin título Text

Con presencia de signos y síntomas característicos.