Title: Elementos fundamentales de proyección (EFP)

Sin título Text

Elementos fundamentales de proyección (EFP)

Sin título Text

EFP: Luminosidad

Descripción: La luminosidad se refiere a la cantidad de luz que puede emitir un proyector, medida en lúmenes. Un lumen equivale aproximadamente a la cantidad de luz que emite una vela encendida (candela por metro cuadrado). Es importante mencionar que existe un estándar preciso establecido por el "American National Standards Institute" (ANSI) para la medición de lúmenes, que es el valor que debemos considerar como referencia. Cuanto mayor sea el número de lúmenes, mayor será la luminosidad.

Otro concepto importante es la iluminancia, “La iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad de medida es el Lux.” (FREMAP).

[Image: 1]

Sin título Text

EFP: Brillo

Descripción:  El brillo se relaciona con la cantidad de iluminación que perciben nuestros ojos en la pantalla. Está determinado por dos factores:

(1) la salida de luz del proyector: LUMEN ANSI
(2) las propiedades reflectantes de la pantalla: foot-Lamberts (fL)

Sin título Text

EFP: Contraste

Descripción:  El contraste mide la relación entre los niveles de negro y blanco en una imagen. Un contraste más alto permite reproducir una gama más amplia de tonos. Los valores de contraste se expresan en una relación, como 13.000:1 o 20.000:1, donde un número mayor indica un contraste más alto.

Sin título Text

EFP: Distancias y ratios

Descripción:

RATIO: Indica la apertura del sistema de proyección en un alto y ancho específico.
Dependiendo de la óptica, a una determinada Distancia abrirá un tamaño de proyección que puede ser de tres tipos:

Tiro normal/largo: Para el techo o salas espaciosas que ocupan ubicar el proyector a más de 2m de distancia
Tiro corto: Imágenes anchas a cortas distancias entre 90 cm a 2m.
Tiro ultracorto: Para menos de un metro de distancia

[Image: RESOLUCIONES]

Sin título Text

EFP: Resolución

Descripción:

La resolución determina la calidad de imagen proyectada y tiene que ver con la cantidad de píxeles en el alto y ancho de la pantalla, entre mayor la resolución, mejor será la calidad y nitidez de la imagen proyectada. Se recomienda que la resolución siempre esté en función del tamaño de la superficie de proyección, la distancia entre el proyector y la superficie, así como el contenido que se proyectará.