Title: Elementos que se reportan en una prueba renal

Glucosa

Sin título Text

También conocida como azúcar en sangre, la glucosa proporciona energía al cuerpo. Sin embargo, el exceso de glucosa en la sangre puede ser un signo de problemas metabólicos como la diabetes.

Fósforo

Sin título Text

El fósforo es un mineral esencial para los huesos, dientes, sistema nervioso y músculos. El fósforo proviene principalmente de los alimentos y bebidas que se consumen.

Calcio

Sin título Text

El calcio es un mineral vital para los huesos, los músculos, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. El cuerpo almacena calcio en los huesos y la principal fuente de calcio es la dieta.

Potasio

Sin título Text

El potasio es un tipo de electrolito. Los electrolitos son minerales que permiten el equilibrio ácido-base, niveles saludables de líquidos y el funcionamiento adecuado de músculos y nervios. El potasio proviene de la dieta y se encuentra en todo el cuerpo.

Sodio

Sin título Text

El sodio es otro electrolito que proviene de la dieta; la cantidad de sodio en el cuerpo está controlada en gran medida por los riñones.

Cloruro

Sin título Text

El cloruro es un electrolito que trabaja en conjunto con otros electrolitos para llevar a cabo diversas funciones, incluida la preservación de un equilibrio saludable de líquidos.

Bicarbonato

Sin título Text

El bicarbonato es otro electrolito. Los niveles de bicarbonato ayudan a evaluar la cantidad de dióxido de carbono (CO2) en la sangre.

Albúmina

Sin título Text

La albúmina es una proteína que se produce en el hígado y se encuentra en la sangre. Transporta sustancias importantes a través del cuerpo y ayuda a mantener la presión adecuada en los vasos sanguíneos para que los líquidos no se escapen de la sangre.

Creatinina

Sin título Text

La creatinina es un subproducto de desecho que se forma constantemente como resultado de la actividad muscular normal. Los riñones eliminan la creatinina de la sangre para que pueda eliminarse del cuerpo a través de la orina.

Nitrógeno ureico en sangre (BUN)

Sin título Text

El nitrógeno ureico, a veces llamado simplemente urea, es un producto de desecho de la actividad de las proteínas. Al igual que la creatinina, es eliminada de la sangre y del cuerpo por los riñones a través de la orina.