Title: Enfermedades relacionadas a la herencia ligada al género

Hemofilia

Sin título Text

La Hemofilia es una enfermedad genética que impide la coagulación de la sangre. En los individuos afectados el gen que produce un factor de coagulación está ausente.

Cómo estos genes se encuentran en el cromosoma X, las mujeres pueden ser:

- Homocigóticas (con hemofilia)
- Heterocigóticas (normal portadora)

Los hombres (sólo tienen un cromosoma X) son: hemicigóticos (pueden ser sanos o con hemofilia) y a diferencia de las mujeres no hay portadores.

Sin título Text

Imagen 1. Diagrama de Punnett de herencia ligada al género, respecto a la enfermedad de la Hemofilia. Portal académico CCH UNAM.

Daltonismo

Sin título Text

El Daltonismo es una enfermedad genética que se asocia al segmento diferencial del cromosoma X. También se le conoce como ceguera a los colores determinada por un gen recesivo.

Es una enfermedad progresiva, al punto en que se llega a distorsionar toda la gama de colores, hasta ver en una visión dicromática de blanco y negro.  John Dalton la padeció y a ello se le debe su nombre.

- Las mujeres pueden ser: sana, portadora o con daltonismo.
- Los hombres pueden ser: sano o con daltonismo, pero no hay portadores.

Sin título Text

Imagen 2. Diagrama de Punnett de herencia ligada al género, respecto a la enfermedad del Daltonismo. Portal académico CCH UNAM.