Title: Examen clase 1: ¿Cuál es el método de intervención en fisioterapia y cuál es su relación con el método científico?

El metodo de intervención en fisioterapia sigue la metodología contemplada dentro de, este modelo

Q: 1. El método de intervención en fisioterapia sigue la metodología contemplada dentro de este modelo.
- Modelo de intervención primaria 1
- Método científico. (correct)
- Método funcional.
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

Dentro del método científico corresponde a la propuesta del plan de tratamiento

Q: 2. Dentro del método científico corresponde a la propuesta del plan de tratamiento.
- Discusión.
- Definición de objetivos.
- Selección del método de investigación. (correct)
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

Es necesario realizar un registro sobre el progreso de la salud del paciente, a través de un proceso conocido como “notas de evolución “

Q: 3. Es necesario realizar un registro sobre el progreso de la salud del paciente, a través de un proceso conocido como “notas de evolución “
A: true

El método científico y el método de intervención en fisioterapia tiene la cualidad de poder ejecutarse sin necesidad de seguir un proceso sistematizado.

Q: 4. El método científico y el método de intervención en fisioterapia tiene la cualidad de poder ejecutarse sin necesidad de seguir un proceso sistematizado.
A: false

Los objetivos planteados entre el fisioterapeuta y el paciente se pueden clasificar de la siguiente manera.

Q: 5. Los objetivos planteados entre el fisioterapeuta y el paciente se pueden clasificar de la siguiente manera.
- Simples y complejos.
- Alcanzables e inalcanzables.
- Corto, mediano y largo plazo. (correct)
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!