Title: Examen clase 3: Clase digital 3. ¿Qué es el diagnóstico fisioterapéutico?

¿Qué significa CIF?

Q: 1. ¿Qué significa CIF?
- Clasificación Internacional de la funcionalidad (correct)
- Clasificación Indexada de la Función
- Clasificación Independiente de las enfermedades
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

Este tipo de diagnóstico puede ser incluido dentro del diagnóstico fisioterapéutico

Q: 2. Este tipo de diagnóstico puede ser incluido dentro del diagnóstico fisioterapéutico.
- Clínico
- Médico (correct)
- Inclusivo
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

El diagnóstico fisioterapéutico forma parte de las acciones que debe realizar el fisioterapeuta según el metodo de intervención en fisioterapia

Q: El diagnóstico fisioterapéutico forma parte de las acciones que debe realizar el fisioterapeuta según el método de intervención en fisioterapia.
A: true

El fisioterapeuta puede realizar un plan de tratamiento sin necesidad de previamente redactar un diagnóstico fisioterapéutico.

Q: 4. El fisioterapeuta puede realizar un plan de tratamiento sin necesidad de previamente redactar un diagnóstico fisioterapéutico.
A: false

El diagnóstico fisioterapéutico es también conocido como diagnóstico diferencial

Q: 5. El diagnóstico fisioterapéutico es también conocido como diagnóstico diferencial.
A: false