Title: Examen clase 3: Luminarias

Es uno de los parámetros de elección de las luminarias que debe ser considerado para asegurar la compatibilidad con las características del espacio:

Q: 1. Es uno de los parámetros de elección de las luminarias que debe ser considerado para asegurar la compatibilidad con las características del espacio:
- Eficacia luminosa
- Fotometría
- Sistema de montaje (correct)
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

Las luminarias pueden colocarse en exteriores e interiores sin considerar ningún parámetro de elección.

Q: 2. Las luminarias pueden colocarse en exteriores e interiores sin considerar ningún parámetro de elección.
A: false

Cuando se tienen varias tareas visuales en un espacio, no es posible resolver las situación con un sistema de iluminación, lo mejor es hacer dos espacios separados con distinta iluminación cada uno.

Q: 3. Cuando se tienen varias tareas visuales en un espacio, no es posible resolver las situación con un sistema de iluminación, lo mejor es hacer dos espacios separados con distinta iluminación cada uno.
A: false

Sistema de iluminación destinado a proveer de alta iluminancia en un punto específico del espacio.

Q: 4. Sistema de iluminación destinado a proveer de alta iluminancia en un punto específico del espacio.
- Sistema general
- Sistema localizado (correct)
- Sistema semi-directo
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

Si tenemos dos tareas visuales de distinta exigencia en un espacio, lo mejor es diseñar un sistema de iluminación combinado.

Q: 5. Si tenemos dos tareas visuales de distinta exigencia en un espacio, lo mejor es diseñar un sistema de iluminación combinado.
A: true