Title: Examen clase 3: Palpación e identificación de estructuras anatómicas, end feel y escala de fuerza muscular

En la Escala Daniels de fuerza muscular, este grado corresponde a ninguna respuesta muscular:

Q: 1. En la Escala Daniels de fuerza muscular, este grado corresponde a ninguna respuesta muscular:
- Grado 2
- Grado 5
- Grado 0 (correct)
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

En la Escala Daniels de fuerza muscular, este grado corresponde a que el músculo soporta una resistencia máxima:

Q: 2. En la Escala Daniels de fuerza muscular, este grado corresponde a que el músculo soporta una resistencia máxima:
- Grado 2
- Grado 5 (correct)
- Grado 0
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

El movimiento es posible en toda su amplitud, contra la acción de la gravedad y vence una resistencia manual moderada:

Q: 3. El movimiento es posible en toda su amplitud, contra la acción de la gravedad y vence una resistencia manual moderada:
- Grado 3
- Grado 4 (correct)
- Grado 5
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

El músculo realiza todo el movimiento contra la acción de la gravedad, pero sin vencer la resistencia.

Q: 4. El músculo realiza todo el movimiento contra la acción de la gravedad, pero sin vencer la resistencia.
- Grado 1
- Grado 2
- Grado 3 (correct)
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!

Son principales reparos anatómicos para su palpación:

Q: 5. Son principales reparos anatómicos para su palpación:
- Todas las anteriores
- Hombro, cadera, tobillo, muñeca, cabeza, rodilla
- Acromion, epicóndilo, apófisis estiloides, condilos, espinas iliacas, maléolos, rotula (correct)
Feedback (0 to 69%): ¡Inténtalo nuevamente!
Feedback (70 to 100%): ¡Buen trabajo!