Title: Examen médico de rutina

Presión arterial

Sin título Text

Menos de 120 sobre menos de 80 es una presión arterial normal. Los médicos definen la presión arterial alta (hipertensión) como 130 sobre 80 o más.

Frecuencia cardíaca

Sin título Text

Los valores entre 60 y 100 se consideran normales. Sin embargo, muchas personas sanas tienen frecuencias cardíacas inferiores a 60.

Frecuencia respiratoria

Sin título Text

De 12 a 16 respiraciones por minuto es normal para un adulto sano. Respirar más de 20 veces por minuto puede sugerir problemas cardíacos o pulmonares.

Temperatura

Sin título Text

36 a 37 grados centígrados es el promedio, pero las personas sanas pueden tener temperaturas de reposo ligeramente más altas o más bajas.