Title: formas específicas en que se puede utilizar un panel hepático

Diagnóstico

Sin título Text

Aunque un panel hepático por sí solo no puede diagnosticar enfermedades hepáticas, sus mediciones pueden ayudar a identificar el tipo de problema en personas que tienen síntomas de afecciones hepáticas. La prueba también puede ayudar en el proceso de diagnóstico de otros problemas de salud.

Evaluación de la gravedad de la enfermedad

Sin título Text

Un panel hepático puede ayudar a determinar el alcance de la enfermedad en personas que tienen problemas hepáticos conocidos.

Monitoreo

Sin título Text

Las pruebas de seguimiento pueden proporcionar datos sobre qué tan bien está funcionando el tratamiento para los problemas hepáticos. Un panel hepático también puede monitorear los efectos secundarios cuando las personas toman medicamentos que pueden afectar la salud del hígado.

Pruebas de detección

Sin título Text

Algunas personas pueden tener un panel hepático como parte de un análisis de sangre más amplio, conocido como panel metabólico integral, durante los chequeos médicos de rutina. Si la detección es anormal, pueden justificarse pruebas de seguimiento más específicas.