Title: Gasometría arterial

PaO2 baja (hipoxemia)

Sin título Text

- Aumentar la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) en el ventilador.
- Optimizar la presión positiva al final de la espiración (PEEP) para mejorar la oxigenación alveolar.
- Verificar la permeabilidad y posición del tubo endotraqueal.
- Evaluar la necesidad de realizar cambios en la posición del paciente, como la elevación del cabecero de la cama.

PaCO2 alta (hipercapnia)

Sin título Text

- Aumentar el volumen tidal para incrementar la ventilación alveolar.
- Aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar el intercambio de gases.
- Ajustar la presión inspiratoria para mejorar el reclutamiento alveolar.
- Reevaluar la sedación del paciente y considerar la disminución de la dosis de medicamentos sedantes.
- Evaluar el estado de la vía aérea y realizar aspiraciones de secreciones si es necesario.

pH bajo (acidosis)

Sin título Text

- Ajustar la ventilación alveolar mediante cambios en el volumen tidal y la frecuencia respiratoria para normalizar la PaCO2.
- Verificar la permeabilidad de la vía aérea y realizar aspiraciones para eliminar secreciones.
- Evaluar el equilibrio ácido-base metabólico y tratar cualquier causa subyacente de la acidosis metabólica, si está presente.

pH alto (alcalosis)

Sin título Text

- Reducir la frecuencia respiratoria para disminuir la eliminación de dióxido de carbono.
- Evaluar y corregir cualquier causa subyacente de la alcalosis metabólica.
- Reevaluar la sedación y considerar la reducción de los medicamentos sedantes.
- Valorar la necesidad de ajustar la dosis de bicarbonato en caso de acidosis metabólica compensatoria.