Title: Guía para la interpretación gasometría arterial

El pH arterial

Sin título Text

Indica si el paciente se encuentra en un estado de acidosis o alcalosis. Un pH menor a 7.35 se considera acidosis, mientras que un pH mayor a 7.45 indica alcalosis.

PaO2 (Presión arterial de oxígeno)

Sin título Text

Refleja la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial y es un indicador de la oxigenación. Los valores normales de PaO2 oscilan entre 80-100 mmHg. Valores inferiores pueden indicar hipoxemia.

PaCO2 (Presión arterial de dióxido de carbono)

Sin título Text

Mide la cantidad de dióxido de carbono disuelto en la sangre arterial y refleja la ventilación alveolar. Los niveles normales de PaCO2 se sitúan entre 35-45 mmHg. Valores superiores pueden indicar retención de dióxido de carbono y acidosis respiratoria.

HCO3- (Bicarbonato)

Sin título Text

Este ion se relaciona con el equilibrio ácido-base metabólico. Los niveles normales de HCO3- se encuentran entre 22-28 mEq/L. Valores superiores pueden indicar alcalosis metabólica, mientras que valores inferiores pueden indicar acidosis metabólica.

SatO2 (Saturación de oxígeno)

Sin título Text

Muestra el porcentaje de hemoglobina arterial saturada de oxígeno. Un nivel normal de SatO2 es de al menos 95%. Valores inferiores pueden indicar hipoxemia.