Title: Iluminación

Intensidad luminosa

Sin título Text

Se mide en candelas (cd) y se refiere a un vector de luz medible y cuantificable.

Flujo luminoso

Sin título Text

Se mide en lúmenes (lm) y representa la suma de vectores de luz emitida por una fuente luminosa.

Iluminancia

Sin título Text

Se mide en luxes (lx) y se refiere a la cantidad de luz emitida por una fuente que llega a una superficie.

Luminancia

Sin título Text

Se mide en candelas por metro cuadrado (cd/m²) y se relaciona con la cantidad de luz emitida por una fuente que llega a una superficie y es percibida por los ojos.