Title: Iluminación Integrada a la Arquitectura

Lámparas incandescentes

Sin título Text

Producen luz mediante el calor, utilizando un bulbo de vidrio que contiene un filamento de tungsteno en un entorno de vacío. Cuando se aplica energía eléctrica, el filamento se calienta y emite luz. Dentro de esta familia, encontramos varias variantes, como las incandescentes normales, reflectoras, PAR, y las halógenas lineales y dicroicas (estas dos últimas utilizan gas halógeno en el bulbo para mejorar su eficacia y resistencia, aunque comparten la misma base de producción de luz).

Lámparas de descarga

Sin título Text

Generan luz mediante una descarga eléctrica. Estas lámparas albergan sólidos (fósforo) y gases (mercurio o sodio) en su interior. La aplicación de energía eléctrica provoca cambios en los electrones del gas, que posteriormente liberan suficiente energía para estimular los átomos del fósforo y producir luz. Esta familia de lámparas requiere un componente adicional, conocido como "balastra", para funcionar correctamente. Dentro de esta categoría, encontramos una amplia variedad, como las lámparas de vapores de sodio a muy alta, alta y baja presión, así como las lámparas de vapores de mercurio a alta y baja presión, incluyendo las populares "fluorescencias compactas".

Lámparas de inducción magnética

Sin título Text

Cuentan con un generador de luz en su interior y están representadas principalmente por dos modelos: QL y Endura, con nombres que pueden variar según el fabricante.

Lámparas LED

Sin título Text

Se basan en diodos emisores de luz, de ahí su nombre en inglés. Es importante notar que las luces LED son ampliamente consideradas como la iluminación del "futuro", con empresas respaldando esta afirmación debido a sus compatibilidades con la tecnología, especialmente los sistemas de control inteligente (por ejemplo, asistentes virtuales como Alexa pueden gestionar estas luces).