Title: Luminarias

Luminarias directas

Sin título Text

Emiten al menos el 90% del flujo luminoso hacia abajo.

Luminarias semi-directas

Sin título Text

Dirigen entre el 60% y el 90% de flujo luminoso hacia abajo.

Luminarias semi-indirectas

Sin título Text

Entre el 10% y el 40% del flujo luminoso se orienta hacia abajo.

Luminarias indirectas

Sin título Text

Como máximo, el 10% del flujo luminoso se dirige hacia abajo.