Title: Manejando los microclimas

[Image: 1]

Sin título Text

Manejando los microclimas

[Image: 2]

Sin título Text

Agua

La proximidad a un estanque, arroyo, zanja húmeda o el océano puede hacer que las fluctuaciones de temperatura sean menos dramáticas.

[Image: 2]

Sin título Text

Suelo

Diferentes tipos de suelo pueden crear condiciones de crecimiento protectoras o estresantes. Por ejemplo, los suelos arcillosos retienen la humedad y el calor y, por lo tanto, pueden reducir el estrés en condiciones secas o muy frías. Los suelos muy arenosos drenan bien y son excelentes donde el exceso de agua es un problema pero, en condiciones cálidas y secas, pueden poner a las plantas bajo un severo estrés hídrico.

[Image: 2]

Sin título Text

Viento

Se debe verificar qué tan fuertes son los vientos y con qué frecuencia tiene movimiento de aire en un área en particular. Los vientos pueden ser muy secos para las plantas.

[Image: 2]

Sin título Text

Temperatura

Un lugar puede ser significativamente más caliente o más frío que los alrededores. Tener en cuenta que el aire frío a menudo fluye sobre un paisaje como el agua, se asienta en áreas bajas y crea bolsas de frío. Una herramienta útil para determinar la variación de temperatura es el termómetro máximo-mínimo (también conocido como termómetro Six). Este termómetro puede medir la temperatura alta y baja durante un tiempo determinado y puede medir las temperaturas extremas en un lugar.

El termómetro de máximo-mínimo expresa los rangos de temperatura exterior en el área.

[Image: 2]

[Image: 5]

Sin título Text

Luz

Es importante observar las diferencias dramáticas en la cantidad de sol y sombra diarios. Las estructuras hechas por humanos, así como los árboles, pueden contribuir a estas condiciones cambiantes.

[Image: 3]