Title: microclimas

Este tipo de áreas se pueden instalar donde se pueda encontrar:

Q: Agua
A: La proximidad a un estanque, arroyo, zanja húmeda o el océano puede hacer que las fluctuaciones de temperatura sean menos dramáticas.