Title: Músculos

Músculos flexores

Sin título Text

Los principales músculos flexores son los isquiotibiales, compuestos por el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Todos se originan en la tuberosidad isquiática y, a excepción del bíceps, se insertan en la pata de ganso, en la parte medial de la tibia. El bíceps se inserta en la zona lateral de la tibia. Además de estos músculos, hay otros que participan en la flexión de la rodilla, llamados sinergistas, que ayudan en este movimiento, como el Tensor de la fascia lata, el sartorio y los gemelos.

Músculos extensores de rodilla

Sin título Text

El músculo encargado de este movimiento es el cuádriceps, que está compuesto por cuatro músculos: vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y recto femoral. El último, el recto femoral, también participa en movimientos de la cadera. Todos se insertan en la rótula a través de un tendón común y se dirigen hacia la tuberosidad tibial.

Rotadores internos y externos

Sin título Text

Estos movimientos son más evidentes al cambiar de dirección al caminar. Los rotadores internos incluyen los músculos de la pata de ganso (semimembranoso, sartorio y grácil), mientras que los rotadores externos son el tensor de la fascia lata y el bíceps femoral.