Title: Parámetros

Control de los signos vitales

Sin título Text

Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y presión venosa central.

Mantenimiento de la vía aérea

Sin título Text

Esto implica la aspiración de secreciones y la detección de signos de broncoespasmo, además de eliminar las secreciones visibles para reducir la incidencia de NAV.

Control de la presión del neumotaponamiento

Sin título Text

Se recomienda mantener la presión del balón a 25-30 cmH2O para evitar complicaciones.

Control de los ruidos respiratorios

Sin título Text

La vigilancia constante y la evaluación adecuada de los ruidos respiratorios son cruciales para identificar cualquier cambio en la función pulmonar y tomar medidas para garantizar una ventilación óptima y la salud del paciente.

Registro de los parámetros del ventilador

Sin título Text

Se busca prevenir o reducir las complicaciones asociadas con la ventilación mecánica, como el daño pulmonar inducido por la ventilación (VILI), el barotrauma, el volutrauma y el biotrauma.