Title: Perfiles de laboratorio más solicitados

Biometría hemática completa

Sin título Text

Indicaciones:

- Conocer la respuesta ante procesos infecciosos, inmunitarios o fisiológicos, órganos o tejidos necrosados, traumatismos o situaciones de emergencia.
- Valorar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos.
- Identificar anemias y su tipo, así como policitemias, leucemias, leucocitosis y leucopenia.
- Identificar a los pacientes en riesgo de infección durante procedimientos dentales.
- Identificar a los pacientes candidatos a anestesia general por inhalantes.
- Identificar a los pacientes con trastornos de la hemostasia primaria.

Elementos que se reportan en una biometría hemática completa:

- Cuenta de eritrocitos
- Hemoglobina en sangre
- Hematócrito
- Índices globulares o corpusculares
- Cuenta de leucocitos
- Fórmula diferencial
- Frotis teñido de sangre
- Cuenta de plaquetas (se debe solicitar)

Sin título Text

Un hemograma completo mide los niveles de varios componentes y características de la sangre tales como los siguientes:

- Los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno.
- Los glóbulos blancos, que combaten las infecciones.
- La hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno.
- El hematocrito, la proporción de glóbulos rojos comparada con el componente líquido, o «plasma», de la sangre.
- Las plaquetas, que ayudan a coagular la sangre.

Pruebas para el diagnóstico y control de pacientes con diabetes mellitus

Sin título Text

Glucosa en sangre en ayunas y posprandial a las dos horas

Indicaciones:

- Pacientes con antecedentes familiares de diabetes mellitus
- Pacientes que desarrollan abscesos periodontales repetitivos
- Pacientes con infecciones cutáneas repetitivas
- Pacientes obesos mayores a 50 años
- Pacientes sospechosos de diabetes mellitus (poliuria, polidipsia y polifagia)
- Pacientes que han perdido peso sin causa aparente
- Pacientes con antecedentes previos de intolerancia a la glucosa

Sin título Text

Recomendaciones especiales al paciente

Debe acudir en ayunas al laboratorio donde, después de tomarle una muestra de sangre para determinar sus valores de glucosa en ayunas, debe ingerir 75 g de glucosa.  Dos horas después se tomará otra muestra de sangre (glucosa en sangre posprandial a las dos horas).

Curva de tolerancia a la glucosa

De manera habitual es utilizada por endocrinólogos y médicos internistas en aquellos pacientes en los que el metabolismo de la glucosa está alterado y se requiere observar el comportamiento de la glicemia durante tres horas.

Análisis de orina (EGO - Examen general de orina)

Sin título Text

Esta prueba examina una muestra de la orina. El médico puede usar los resultados de esta prueba para ayudar a diagnosticar, encontrar o rastrear muchas afecciones. Estos incluyen:

- Diabetes
- Enfermedades metabólicas como fenilcetonuria
- Problemas o infecciones renales
- Problemas de hígado
- Infecciones del tracto urinario
- Lupus
- Insuficiencia cardiaca
- Cáncer

Sin título Text

Un laboratorio puede examinar una muestra de orina de diferentes formas:

- Inspección visual. Si la orina se ve turbia, roja o marrón rojiza puede significar que el paciente tiene sangre o pus en la orina. A veces, los cálculos renales se pueden ver en la orina. La orina puede tener un olor como jarabe de arce, pescado podrido o un olor a moho o almizcle. Estos olores pueden denotar ciertas enfermedades.
- Cribado químico. El laboratorio coloca la orina en tiras de papel especialmente tratadas llamadas tiras reactivas o tiras reactivas. Esta pantalla puede brindar información sobre qué tan ácida es la orina y si contiene sangre, proteínas o azúcar.
- Cribado microscópico. Revisar la orina y los materiales sólidos en el líquido con un microscopio puede brindar más información. Por ejemplo, puede mostrar bacterias, glóbulos rojos o blancos y células tumorales en la orina.

A menudo, el laboratorio puede medir la gravedad específica de la muestra de orina. Esto muestra qué tan concentrada o diluida está la orina.

Se pueden realizar muchas otras pruebas en una muestra de orina para ayudar a diagnosticar diversas enfermedades, incluidas las infecciones del tracto urinario y la diabetes.

Heces por parásito, sangre oculta

Sin título Text

Un análisis de heces es una serie de pruebas que se realizan para ayudar a diagnosticar ciertas afecciones que afectan el tracto digestivo. Estas afecciones pueden incluir infección (por ejemplo, de parásitos, virus o bacterias), mala absorción de nutrientes o cáncer.

Para un análisis de heces, se recolecta una muestra de materia fecal en un recipiente limpio y luego se envía al laboratorio. El análisis de laboratorio incluye examen microscópico, pruebas químicas y pruebas microbiológicas. Se controlará el color, la consistencia, la cantidad, la forma, el olor y la presencia de moco de las heces. Las heces se pueden examinar en busca de sangre oculta, grasa, fibras de carne, bilis, glóbulos blancos y azúcares llamados sustancias reductoras. El pH de las heces también se puede medir. Se realiza un cultivo de heces para determinar si las bacterias pueden estar causando una infección.

Sin título Text

Indicaciones

El análisis de heces se realiza para:

- Ayudar a identificar enfermedades del tracto digestivo, el hígado y el páncreas . Se pueden evaluar ciertas enzimas (como tripsina o elastasa) en las heces para ver qué tan bien está funcionando el páncreas.
- Ayudar a encontrar la causa de los síntomas que afectan el tracto digestivo como diarrea prolongada, diarrea con sangre, aumento de la cantidad de gases, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, distensión abdominal, dolor y calambres abdominales y fiebre.
- Detectar el cáncer de colon, comprobando la presencia de sangre oculta (oculta).
- La búsqueda de parásitos como oxiuros o Giardia.
- Busca la causa de una infección como una bacteria, un hongo o un virus.
- Verificar la mala absorción de nutrientes por el tracto digestivo (síndrome de malabsorción). Para esta prueba, todas las heces se recolectan durante un período de 72 horas y luego se revisan en busca de grasa (y algunas veces fibras de carne). Esta prueba se llama recolección de heces de 72 horas o prueba cuantitativa de grasa fecal.