Title: Rotación lateral de la cabeza

Normal

Sin título Text

Simetría en la distancia mentón-hombro al girar tanto al lado derecho como izquierdo.

Anormal

Sin título Text

Asimetría en la distancia mentón-hombro al girar tanto al lado derecho como izquierdo.