Title: Sistemas de iluminación

Sistema general

Sin título Text

Diseñado para proporcionar la misma iluminancia en todos los puntos del espacio.

Sistema localizado

Sin título Text

Destinado a proporcionar una iluminancia elevada en un punto específico del espacio.

Sistema combinado

Sin título Text

Combina un sistema general con uno localizado, adaptándose a las diferentes necesidades de iluminación en un espacio.