Title: Sistemas olfatorios

Sistema olfatorio principal

Sin título Text

- Contiene receptores olfatorios en el epitelio olfativo de la cavidad nasal.
- Las fibras nerviosas de los receptores olfatorios se proyectan hacia el Bulbo Olfatorio como la primera estación de relevo neural.
- Desde el Bulbo Olfatorio, hay proyecciones hacia la corteza cerebral y el sistema límbico.
- Este sistema es responsable de la detección de una amplia gama de olores y juega un papel en la percepción consciente del olfato.

Sistema olfatorio accesorio

Sin título Text

- Incluye el órgano vomeronasal, que se encuentra en la cavidad nasal y está conectado al conducto incisivo (nasopalatino).
- El órgano vomeronasal detecta feromonas, que son olores escasamente volátiles relacionados con la interacción social y la reproducción.
- Las proyecciones del órgano vomeronasal van al bulbo olfatorio accesorio y luego directamente al sistema límbico, incluyendo la amígdala y el núcleo de la estría terminal, sin pasar por el tálamo ni la corteza cerebral.
- La detección de feromonas por este sistema puede desencadenar cambios fisiológicos y comportamentales en los animales.