Title: Tejido Epitelial

La membrana basal se encuentra formada por principalmente por colágeno tipo VI.

Q: 1. La membrana basal se encuentra formada por principalmente por colágeno tipo VI.
A: false

El endocardio es un tipo de epitelio cubico que recubre las cavidades cardiacas.

Q: 2. El endocardio es un tipo de epitelio cubico que recubre las cavidades cardiacas.
A: false

Los hábitos alimenticios y de consumo de sustancias no se encuentran relacionados con cambios en los epitelios del organismo.

Q: 3. Los hábitos alimenticios y de consumo de sustancias no se encuentran relacionados con cambios en los epitelios del organismo.
A: false

Los estereocilios son cilios largos que se encuentran de forma abundante en todo el organismo.

Q: 4. Los estereocilios son cilios largos que se encuentran de forma abundante en todo el organismo.
A: false

El epitelio plano simple recubre la capsula de Bowmann.

Q: El epitelio plano simple recubre la capsula de Bowmann.
A: true