Title: Tejido Muscular

El músculo cardiaco es estriado, tiene sarcómeras formadas por actina y miosina y además es voluntario.

Q: 1. El músculo cardiaco es estriado, tiene sarcómeras formadas por actina y miosina y además es voluntario.
A: false

La miosina conforma a las miofibrillas gruesas.

Q: 2. La miosina conforma a las miofibrillas gruesas.
A: true

La actina forma miofibrillas delgadas.

Q: 3. La actina forma miofibrillas delgadas.
A: true

El músculo voluntario es estriado y siempre tiene sarcómeras.

Q: El músculo voluntario es estriado y siempre tiene sarcómeras.
A: true

La sarcómera es la unidad funcional contráctil del musculo liso.

Q: La sarcómera es la unidad funcional contráctil del musculo liso.
A: false