Title: Tejidos básicos que componen los órganos y sistemas del cuerpo humano

1. Epitelios

Sin título Text

Cumplen una función de recubrimiento y se encuentran en las superficies externas del cuerpo, revestimientos de órganos y vísceras, así como en la formación de glándulas. Se clasifican según la forma de las células y el número de capas.

Las formas incluyen epitelio plano, cúbico y cilíndrico, mientras que el número de capas puede variar de simples a estratificados, incluso existen los pseudoestratificados (Pawlina, 2016).

2. Tejido conectivo (da sostén)

Sin título Text

Este tejido se caracteriza por tener células separadas por una matriz extracelular producida por ellas.

Se divide en tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo, tejido conectivo embrionario y tejido conectivo especializado como sangre, cartílago y hueso.

3. Tejido muscular (movimiento)

Sin título Text

Las células musculares tienen la capacidad de contraerse y se componen en haces o grupos para generar movimiento. Se distinguen tres tipos de músculo: liso, cardíaco y esquelético (Mescher, 2021).

4. Tejido nervioso (recibe, transmite e integra información)

Sin título Text

Este tejido está formado por neuronas y células de soporte y se encarga de percibir estímulos, integrar información y generar respuestas. Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y bioquímicos.

El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, cada uno con características particulares que exploraremos en clases futuras (Mescher, 2021).