Title: Tipos de condensadores existentes

Sin título Text

Tipos de condensadores

Sin título Text

Forma del condensador

Sin título Text

Nombre: Condensador de pared caliente

Sin título Text

Nombre: Condensador tipo bobina

Sin título Text

Forma del condensador

[Image: k]

Sin título Text

Nombre: Condensador para unidad de refrigeración industrial

Sin título Text

Nombre: Condensador para vehículo de motor

Sin título Text

Forma del condensador

Sin título Text

Nombre: Condensador tipo espiral