Title: Tipos de ecuaciones cuadráticas

Ecuación cuadrática estándar

Sin título Text

Es la forma general de una ecuación cuadrática, donde los coeficientes a, b y c pueden tomar cualquier valor real.

Ecuación cuadrática completa

Sin título Text

Es una ecuación cuadrática en la que los coeficientes a, b y c son diferentes de cero. Es decir, no hay términos lineales o constantes nulas en la ecuación.

Ecuación cuadrática pura

Sin título Text

Es una ecuación cuadrática en la que el coeficiente b es igual a cero. En otras palabras, no hay términos lineales en la ecuación.

Ecuación cuadrática monómica

Sin título Text

Es una ecuación cuadrática en la que el coeficiente a es igual a 1. La forma general de una ecuación cuadrática monómica es x²+ bx + c = 0.