Title: Ventilación mecánica

Lesiones en las vías respiratorias:

Sin título Text

El uso prolongado de tubos endotraqueales puede causar daño en las vías respiratorias, como lesiones en las cuerdas vocales, inflamación de la tráquea o traqueítis.

Neumotórax

Sin título Text

La presión excesiva en los pulmones durante la ventilación mecánica puede provocar la acumulación de aire en la cavidad pleural, lo que resulta en un colapso parcial o total del pulmón, conocido como neumotórax.

Infecciones nosocomiales

Sin título Text

Los pacientes con ventilación mecánica tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones nosocomiales, como la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV), debido a la presencia de tubos endotraqueales y la exposición constante al equipo médico.

Barotrauma

Sin título Text

La presión positiva generada durante la ventilación mecánica puede dañar los tejidos pulmonares, lo que resulta en barotrauma, como el enfisema subcutáneo.

Hipotensión

Sin título Text

La presión positiva en las vías respiratorias puede afectar el retorno venoso y la función cardiovascular, lo que puede llevar a la hipotensión en algunos pacientes.

Alteraciones del equilibrio ácido-base

Sin título Text

La ventilación mecánica puede afectar el equilibrio ácido-base del paciente, especialmente si hay cambios en la ventilación alveolar o en la eliminación de dióxido de carbono. Este tema se explorará en la próxima sesión.

Lesiones por presión

Sin título Text

La presión continua en áreas específicas del cuerpo, como la piel y los tejidos blandos, puede provocar úlceras por presión o lesiones cutáneas.