Title: Vida útil de una lámpara

Vida útil

Sin título Text

Una lámpara se expresa en horas y representa el tiempo durante el cual la lámpara emitirá luz antes de requerir reemplazo. Los rangos de este parámetro varían entre 1,000 y 100,000 horas.

Eficacia luminosa

Sin título Text

Se mide en lúmenes por vatio (lm/w) y refleja la cantidad de luz que emite una lámpara en relación con su consumo de energía. Una lámpara es considerada más eficaz si produce más luz con menos consumo, lo que a menudo se asocia con lámparas "ahorradoras". Los rangos de eficacia luminosa oscilan entre 10 lm/w y 200 lm/w.

Índice de reproducción cromática (IRC)

Sin título Text

Se expresa en porcentaje y se relaciona con la capacidad de una lámpara para reproducir colores con precisión. Este parámetro está vinculado a la composición de la luz blanca, que está formada por múltiples colores. Las lámparas con un bajo contenido espectral pueden tener un IRC reducido, lo que significa que son menos capaces de reproducir fielmente los colores. El rango de IRC va del 0% al 100%.

Temperatura de color de una lámpara

Sin título Text

Se mide en grados Kelvin (°K) y determina el "color" de la luz emitida. Las luces pueden crear ambientes cálidos o fríos, y existen tres temperaturas de color principales: cálida (menor a 3300 °K), neutra (entre 3300 y 5300 °K) y fría (mayor a 5300 °K). La elección de la temperatura de color se basa en factores como el color de las superficies, el clima, la iluminación existente y el ciclo circadiano.